k_p z kpζ

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ez/E0

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025